\documentclass[a4paper,14pt]{extreport}
\input{Titlepage}

\input{Theme}
\input{Topicality}
\input{Objectives}
\input{Terminology}
\input{Review}
\input{Model}
\input{Architecture}
\input{Implementation}

\chapter{Заключение и перспективы развития}

Ввиду ограничения по времени полномасштабного тестирования информационной системы не проводилось. Следовательно, априори предполагается существование серьёзных ошибок, которые будет необходимо исправить.

Сейчас интерфейс реализован на HTML 5. Это значит, что такие браузеры, как Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10 не смогут его отобразить нужным образом. Необходимо улучшение интерфейса, повышение совместимости с Internet Explorer 6.

Также будет полезно совмещение отчётов и управления семинарами в одной Rich Internet Application.

\bibliographystyle{utf8gost780u}
%\nocite{*} %раскомментировать чтобы получить ВСЮ библиографию
\bibliography{bibliography}
\end{document}
