\chapter{Обзор сходных информационных систем}

​Изучение предметной области дало следующие требования к внедряемой информационной системе:

Информационная система должна быть написана на языке PHP и использовать базу данных MySQL в качестве хранилища данных.

ИС должна быть бесплатной.

ИС должна поддерживать управление событиями.

В ИС должна быть предусмотрена эскалация привилегий, распространяемая на события.

ИС должна поддерживать Unicode, чтобы не возникло проблем с кириллицей и совместимостью кодировок.

ИС должна использовать WYSIWYG редактор.

По данным критериям было отобрано три программных продукта:


Tiki Wiki CMS Groupware
Midgard CMS
Sitellite CMS
(таблица)

Наличие русскоязычного интерфейса (Tiki - неполный перевод, Midgard - выдаётся по запросу, Sitellite  - нет)


Возможность представления календаря мероприятий в электронном виде

Возможность представления календаря мероприятий в печатном виде

Относительная скорость генерации страниц — базовая конфигурация по сравнению со статической страницей

\subsection{Выводы}
Ни одна из рассмотренных ИС не удовлетворила предъявленные требования. Было принято решение о разработке собственной системы.
